De'Longhi ECAM 23.450B - piękny i funkcjonalny

... lutego zaprezentowaliśmy Wam ekspres ciśnieniowy włoskiej firmy De Longhi – model Primadonna ESAM 6620, który według zapewnień producenta gwarantuje użytkownikom przyjemność...), można spodziewać się już solidnego sprzętu. Ekspres marki De Longhi wyposażono w młynek żarnowy z regulacją stopnia zmielenia...

czytaj całość w agdManiaK.pl

Cena De'Longhi ECAM 23.450B - od 3.749 zł