Świetna indukcja Electrolux CIV634 w dobrej promocji

Świetna płyta indukcyjna Electrolux CIV634 wylądowała na przecenie w sieci RTV EURO AGD. To najlepsza okazja od wielu miesięcy. W naszym TOP-10 płyt indukcyjnych króluje Electrolux EIV634. Dziś znalazłem przecenę na bliźniaczy model, ale ze sklepu RTV EURO AGD – wariant Electrolux CIV634. Cena została obniżona do 1645 zł, a to najlepsza okazja na ten […]

czytaj całość w agdManiaK.pl

Cena Electrolux CIV634 - od 1.999 zł