Autor: Czytelnik

Dzień dobry, proszę o poradę - jeśli zepsuła mi się suszarka Siemens iq700 stojąca na pralce na łączniku, to czy kolejna suszarkę musze kupic siemensa czy mogę np. Miele lub LG i będą pasowały wymiarami/miejscem na nóżki itd? Z góry dziękuje za poradę!